0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

-0.5 0 0.5 amplitud

Original

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

-0.5 0 0.5 Resintesis

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

-0.5 0 0.5 Sintesis sinusoidal

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

-0.2 0 0.2

tiempo (s)

Sintesis del residuo